\hypertarget{classPhotonManager}{\section{\-Photon\-Manager \-Class \-Reference}
\label{classPhotonManager}\index{\-Photon\-Manager@{\-Photon\-Manager}}
}


{\ttfamily \#include $<$\-Photon\-Manager.\-h$>$}

\subsection*{\-Public \-Member \-Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
void \hyperlink{classPhotonManager_a82745f535d34cafc0d5e9927d0348cef}{set\-Base\-Manager} (\hyperlink{classBaseManager}{\-Base\-Manager} $\ast$)
\item 
void \hyperlink{classPhotonManager_a63d44e4ca288f94fe95d3121902c9699}{set\-Build\-Manager} (\hyperlink{classBuildManager}{\-Build\-Manager} $\ast$)
\item 
void \hyperlink{classPhotonManager_a3fd614bb8f203f4b215f41ac11b76ee3}{set\-Build\-Order\-Manager} (\hyperlink{classBuildOrderManager}{\-Build\-Order\-Manager} $\ast$)
\item 
void \hyperlink{classPhotonManager_ab4b8825d8e1349ebacf24541ecdf3d30}{update} ()
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{\-Member \-Function \-Documentation}
\hypertarget{classPhotonManager_a82745f535d34cafc0d5e9927d0348cef}{\index{\-Photon\-Manager@{\-Photon\-Manager}!set\-Base\-Manager@{set\-Base\-Manager}}
\index{set\-Base\-Manager@{set\-Base\-Manager}!PhotonManager@{\-Photon\-Manager}}
\subsubsection[{set\-Base\-Manager}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void {\bf \-Photon\-Manager\-::set\-Base\-Manager} (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{{\bf \-Base\-Manager} $\ast$}]{base\-Manager}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{classPhotonManager_a82745f535d34cafc0d5e9927d0348cef}
\hypertarget{classPhotonManager_a63d44e4ca288f94fe95d3121902c9699}{\index{\-Photon\-Manager@{\-Photon\-Manager}!set\-Build\-Manager@{set\-Build\-Manager}}
\index{set\-Build\-Manager@{set\-Build\-Manager}!PhotonManager@{\-Photon\-Manager}}
\subsubsection[{set\-Build\-Manager}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void {\bf \-Photon\-Manager\-::set\-Build\-Manager} (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{{\bf \-Build\-Manager} $\ast$}]{build\-Manager}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{classPhotonManager_a63d44e4ca288f94fe95d3121902c9699}
\hypertarget{classPhotonManager_a3fd614bb8f203f4b215f41ac11b76ee3}{\index{\-Photon\-Manager@{\-Photon\-Manager}!set\-Build\-Order\-Manager@{set\-Build\-Order\-Manager}}
\index{set\-Build\-Order\-Manager@{set\-Build\-Order\-Manager}!PhotonManager@{\-Photon\-Manager}}
\subsubsection[{set\-Build\-Order\-Manager}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void {\bf \-Photon\-Manager\-::set\-Build\-Order\-Manager} (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{{\bf \-Build\-Order\-Manager} $\ast$}]{build\-Order\-Manager}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{classPhotonManager_a3fd614bb8f203f4b215f41ac11b76ee3}
\hypertarget{classPhotonManager_ab4b8825d8e1349ebacf24541ecdf3d30}{\index{\-Photon\-Manager@{\-Photon\-Manager}!update@{update}}
\index{update@{update}!PhotonManager@{\-Photon\-Manager}}
\subsubsection[{update}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void {\bf \-Photon\-Manager\-::update} (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{void}]{}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{classPhotonManager_ab4b8825d8e1349ebacf24541ecdf3d30}


\-Here is the call graph for this function\-:\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{classPhotonManager_ab4b8825d8e1349ebacf24541ecdf3d30_cgraph}
\end{center}
\end{figure}




\-The documentation for this class was generated from the following files\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\-Aiur/include/\hyperlink{PhotonManager_8h}{\-Photon\-Manager.\-h}\item 
\-Aiur/src/\hyperlink{PhotonManager_8cpp}{\-Photon\-Manager.\-cpp}\end{DoxyCompactItemize}
