\hypertarget{classScourgeManager}{\section{\-Scourge\-Manager \-Class \-Reference}
\label{classScourgeManager}\index{\-Scourge\-Manager@{\-Scourge\-Manager}}
}


{\ttfamily \#include $<$\-Scourge\-Manager.\-h$>$}



\-Inheritance diagram for \-Scourge\-Manager\-:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=212pt]{classScourgeManager__inherit__graph}
\end{center}
\end{figure}


\-Collaboration diagram for \-Scourge\-Manager\-:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[height=550pt]{classScourgeManager__coll__graph}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{\-Public \-Member \-Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{classScourgeManager_a906769c37c0f5635db4cd4a66e4c92db}{\-Scourge\-Manager} ()
\item 
virtual \hyperlink{classScourgeManager_ac6925c10380ad7e21957e017262c9148}{$\sim$\-Scourge\-Manager} ()
\item 
void \hyperlink{classScourgeManager_ae61c175804779a9ee4cecd62657728bc}{execute\-Micro} (const \hyperlink{Common_8h_a8c0363f93a75c9c1af18ed69aed90ddf}{\-Unit\-Vector} \&targets)
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{\-Constructor \& \-Destructor \-Documentation}
\hypertarget{classScourgeManager_a906769c37c0f5635db4cd4a66e4c92db}{\index{\-Scourge\-Manager@{\-Scourge\-Manager}!\-Scourge\-Manager@{\-Scourge\-Manager}}
\index{\-Scourge\-Manager@{\-Scourge\-Manager}!ScourgeManager@{\-Scourge\-Manager}}
\subsubsection[{\-Scourge\-Manager}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf \-Scourge\-Manager\-::\-Scourge\-Manager} (
\begin{DoxyParamCaption}
{}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{classScourgeManager_a906769c37c0f5635db4cd4a66e4c92db}
\hypertarget{classScourgeManager_ac6925c10380ad7e21957e017262c9148}{\index{\-Scourge\-Manager@{\-Scourge\-Manager}!$\sim$\-Scourge\-Manager@{$\sim$\-Scourge\-Manager}}
\index{$\sim$\-Scourge\-Manager@{$\sim$\-Scourge\-Manager}!ScourgeManager@{\-Scourge\-Manager}}
\subsubsection[{$\sim$\-Scourge\-Manager}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}virtual {\bf \-Scourge\-Manager\-::$\sim$\-Scourge\-Manager} (
\begin{DoxyParamCaption}
{}
\end{DoxyParamCaption}
)\hspace{0.3cm}{\ttfamily  \mbox{[}inline, virtual\mbox{]}}}}\label{classScourgeManager_ac6925c10380ad7e21957e017262c9148}


\subsection{\-Member \-Function \-Documentation}
\hypertarget{classScourgeManager_ae61c175804779a9ee4cecd62657728bc}{\index{\-Scourge\-Manager@{\-Scourge\-Manager}!execute\-Micro@{execute\-Micro}}
\index{execute\-Micro@{execute\-Micro}!ScourgeManager@{\-Scourge\-Manager}}
\subsubsection[{execute\-Micro}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void {\bf \-Scourge\-Manager\-::execute\-Micro} (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{const {\bf \-Unit\-Vector} \&}]{targets}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{classScourgeManager_ae61c175804779a9ee4cecd62657728bc}


\-The documentation for this class was generated from the following files\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\-U\-Alberta\-Bot\-\_\-src/\-Projects/\-U\-Alberta\-Bot/\-Source/micromanagement/\hyperlink{ScourgeManager_8h}{\-Scourge\-Manager.\-h}\item 
\-U\-Alberta\-Bot\-\_\-src/\-Projects/\-U\-Alberta\-Bot/\-Source/micromanagement/\hyperlink{ScourgeManager_8cpp}{\-Scourge\-Manager.\-cpp}\end{DoxyCompactItemize}
